Nekem is van de még nem tudtam kiprobálni, vastag ...

Nekem is van de még nem tudtam kiprobálni, vastag erős szörzetem van, de nem tudom mi az a minimális hossz, aminél már tudom használni, ugyan is eléggéhülye szörzetem van....